Interprozedurale Analyse mithilfe von Kellerautomaten

Helmut Seidl Fachbereich IV – Informatik Universität Trier D–54286 Trier seidl@uni-trier.de

Christian Fecht Universität des Saarlandes Postfach 151150 D-66041 Saarbrücken fecht@cs.uni-sb.de

Wir stellen einen gemeinsamen Ansatz für die automatische Programmanalyse sowohl für imperative wie logische Programmiersprachen vor. Dieser Ansatz basiert auf einer small-step operationalen Semantik. Sowohl die konkrete wie die abstrakte operationelle Semantik formalisieren wir mithilfe von (eingabefreien) Kellerautomaten. Diese Formalisierung ist nicht nur sehr elegant, sondern gestattet auch den Einsatz von Methoden der Formalen Sprachen, um Constraint Systeme abzuleiten, auf deren Lösungen letztendlich die Programmanalyse beruht.